Sistema de instalación
El instalador de Debian («Debian Installer») es el sistema oficial de instalación de Debian. Éste ofrece varios métodos de instalación. Los métodos disponibles para la instalación dependerán de su arquitectura.
Puede encontrar las imágenes binarias del instalador de junto con la «Guía de instalación» en la página web de Debian.
La «Guía de instalación» también se incluye en el primer CD ó DVD de los conjuntos de CD y DVD oficiales de Debian, en:

/doc/install/manual/idioma/index.html

Quizás también quiera consultar la página de fallos conocidos del instalador de Debian.

Novedades del sistema de instalación
Se ha realizado mucho desarrollo en el instalador de Debian desde su primera versión oficial en 3.1 (sarge) dando como resultado una mejora en el soporte de hardware y algunas funcionalidades nuevas muy interesantes.
En estas notas de publicación sólo se mencionan los cambios más importantes del instalador. Si está interesado en un resumen de los cambios detallados desde , consulte los anuncios de publicación de las versiones beta y RC de disponibles en el histórico de noticias del instalador de Debian.

Cambios importantes
Plataformas descartadas 	 Se han dejado de soportar en el instalador las siguientes arquitecturas: Alpha («alpha»), ARM («arm») y HP PA-RISC («hppa»). La arquitectura «arm» es obsoleta y ha sido sustituída por la arquitectura ARM EABI («armel»).
Soporte de kFreeBSD 	 El instalador puede utilizarse para instalar kFreeBSD en lugar del núcleo de sistema operativo Linux y probar la versión preliminar de esta tecnología. Para utilizar esta funcionalidad en el instalador tiene que utilizar la imagen adecuada para la instalación (o conjunto CD/DVD).
Nuevas plataformas soportadas 	 El sistema de instalación ahora soporta las siguientes plataformas:
Sistema de almacenamiento Intel SS4000-E
Plataforma Kirkwood de Marvell:
QNAP TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P y TS-419P
SheevaPlug y GuruPlug de Marvell
OpenRD-Base, OpenRD-Client y OpenRD-Ultimate de Marvell
Cliente ligero («thin client», N. del T.) HP t5325 Thin Client (soporte partial)
GRUB 2 es el cargador de arranque por omisión 	 El cargador de arranque que se instalará por omisión es grub-pc (GRUB 2).
Ayuda durante el proceso de instalación 	 Los mensajes que se presentan durante el proceso de instalación incluyen ahora información de ayuda. Esta funcionalidad, aunque no está aún presente en todos los diálogos, se utilizará más en futuras versiones. Esta funcionalidad mejora la experiencia del usuario durante el proceso de instalación, especialmente para los nuevos usuarios.
Instalación de paquetes Recomendados 	 El sistema de instalación instalará todos los paquetes recomendados por omisión durante el proceso excepto en algunas situaciones específicas en el que esta configuración da resultados indeseados.
Instalación automática de paquetes específicos del hardware 	 El sistema seleccionará de forma automática durante la instalación los paquetes específicos al hardware detectado que sean apropiados. Esto se consigue a través del uso de discover-pkginstall, incluido en el paquete discover.
Soporte a la instalación de versiones anteriores 	 El sistema de instalación también puede utilizarse para instalar versiones anteriores, como por ejemplo «».
Selección mejorada de réplicas 	 El sistema de instalación ofrece un mejor soporte para la instalación tanto de «» como de «» y versiones anteriores (mediante el uso de archive.debian.org). Además, comprobrará que la réplica seleccionada es consistente y contiene la versión seleccionada.
Cambios en las funcionalidades de particionado 	 Esta publicación del instalador ofrece soporte para el uso del sistema de ficheros ext4 y también simplifica la creación de sistemas de particiones con RAID, LVM y protegidos por criptografía. No se incluye por omisión el soporte al sistema de ficheros reiserfs, aunque puede cargarse de forma opcional.
Se puede cargar debs de «firmware» durante la instalación 	 Ahora es posible cargar archivos de paquetes de firmware del medio de instalación además de los medios removibles, lo que permite la creación de imágenes PXE y CDs o DVDs con los paquetes de firmware necesarios incluidos.
A partir de Debian , el firmware no libre se ha quitado de la sección «main». Para instalar Debian en hardware que necesite firmware no libre debe o bien proveer el firmware vd. mismo durante el proceso de instalación o utilizar los CDs o DVDs preconstruídos no libres que incluyan el firmware. Consulte la Obteniendo Debian del sitio web de Debian para más información.
Nuevos idiomas 	 Gracias al gran esfuerzo de los traductores puede instalarse ahora en 70 idiomas distintos. Estos son 7 idiomas más que en . La mayoría de los idiomas están disponibles tanto en la interfaz de usuario basado en texto de la instalación como en la interfaz gráfica, mientras que algunos sólo están disponibles en la interfaz gráfica de usuario.
Entre los idiomas añadidos en esta versión se incluyen:
Se han añadido lo siguientes idiomas al instalador gráfico y de texto: asturiano, estonio, islandés, kazajo y persa.
Se han añadido al instalador gráfico el caranés, el lao, el cingalés y el telugú.
El tailandés, que anteriormente sólo estaba disponible en la instalación con interfaz gráfico de usuario ahora también está disponible en la instalación con el interfaz de usuario de texto.
Debido a la falta de actualizaciones de traducción se dieron de baja dos idiomas en esta versión: galés y wólof.
Los idiomas que sólo se pueden seleccionar utilizando este instalador ya que sus conjunto de caracteres no se puede utilizar en un entorno no gráfico son: amhárico, bengalí, dzongkha, guayaratí, hindi, georgiano, canarés, jémer (o camboyano), malayalam, maratí, nepalés, panyabí, tamil y telugú.
Selección mejorada de la localización 	 La selección de los valores asociados a la localización (como por ejemplo: el idioma, la ubicación y la configuración de localización) es más independiente y flexible. Los usuarios podrán adecuar el sistema a sus necesidades de localización más fácilmente, pero el sistema seguirá siendo cómodo para aquellos usuarios que quieren seleccionar la localización más común para el país en el que residen.
Además, las consecuencias de la selección de las opciones de localización (como puedan ser la configuración de la zona horaria, el mapa de teclado y la selección de réplicas) son ahora más obvias para el usuario.
Instalación de un sistema «Live» 	 El instalador tiene soporte ahora para sistemas vivos («live», N. del T.) de dos maneras. En primer lugar, el instalador que se incluye en los medios de sistemas vivos puede utilizar los contenidos del sistema vivo en lugar de la instalación habitual del sistema base. En segundo lugar , el instalador puede ahora ejecutarse mientras se está ejecutando el sistema vivo, lo que permite al usuario hacer otras cosas en el sistema vivo durante la instalación. Ambas funcionalidades están incluídas en las imágenes «Debian Live» disponibles en .

Instalación automatizada
Algunos de los cambios mencionados en la sección anterior también implican cambios en la automatización del instalador utilizando archivos de preconfiguración. Esto significa que si tiene archivos de preconfiguración que funcionaban con el instalador de , no se puede asegurar que funcionen con el nuevo instalador sin que se modifiquen.
La «Guía de Instalación» tiene un apéndice separado que incluye una documentación extensa sobre cómo utilizar la preconfiguración.